From fd171e8f9517dd5a046d4f7f159cde3002e7706a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marien Fressinaud <dev@marienfressinaud.fr>
Date: Sun, 17 Mar 2013 15:13:19 +0100
Subject: Fix bug #31 : catégorie par défaut ne peut plus être supprimée mais
 peut être renommée. Ajout gestion flux tronqués directement dans l'interface
 (+ intégré en base de données). Attention, la BDD a changé (+ 4 champs : 2
 pour feed, 2 pour entry)
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 freshrss.sql | 16 ++++++++++------
 1 file changed, 10 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'freshrss.sql')

diff --git a/freshrss.sql b/freshrss.sql
index 34ef29aa4..3fa334333 100644
--- a/freshrss.sql
+++ b/freshrss.sql
@@ -1,11 +1,11 @@
 -- phpMyAdmin SQL Dump
--- version 3.5.5
+-- version 3.5.7
 -- http://www.phpmyadmin.net
 --
 -- Client: localhost
--- Généré le: Sam 02 Mars 2013 à 00:09
--- Version du serveur: 5.1.68-cll
--- Version de PHP: 5.3.17
+-- Généré le: Dim 17 Mars 2013 à 14:08
+-- Version du serveur: 5.5.30
+-- Version de PHP: 5.4.12
 
 SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 SET time_zone = "+00:00";
@@ -17,7 +17,7 @@ SET time_zone = "+00:00";
 /*!40101 SET NAMES utf8 */;
 
 --
--- Base de données: `flux_rss`
+-- Base de données: `freshrss`
 --
 
 -- --------------------------------------------------------
@@ -50,6 +50,8 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `entry` (
   `is_read` int(11) NOT NULL,
   `is_favorite` int(11) NOT NULL,
   `id_feed` varchar(6) NOT NULL,
+  `annotation` text NOT NULL,
+  `tags` text NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`),
   KEY `id_feed` (`id_feed`)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
@@ -63,11 +65,13 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `entry` (
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feed` (
   `id` varchar(6) NOT NULL,
   `url` text NOT NULL,
-  `category` varchar(6) DEFAULT NULL,
+  `category` varchar(6) DEFAULT '000000',
   `name` varchar(255) NOT NULL,
   `website` text NOT NULL,
   `description` text NOT NULL,
   `lastUpdate` int(11) NOT NULL,
+  `pathEntries` varchar(500) DEFAULT NULL,
+  `httpAuth` varchar(500) DEFAULT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`),
   KEY `category` (`category`)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- 
cgit v1.2.3

